Bacia de contenção ou pallet de contenção: melhores opções de armazenamento de resíduos sólidos perigosos

Bacia de contenção ou pallet de contenção. Por que a minha empresa precisa deste produto?

As bacias e pallets de contenção servem para armazenar resíduos químicos para a sua coleta ou reutilização segura. São um item obrigatório segundo a NBR 12235 e auxiliam na economia da empresa.

Quer saber mais detalhes sobre o que é uma bacia de contenção e conhecer os principais modelos disponíveis? Então, continue conosco e aprenda como armazenar produtos químicos perigosos!

O que diz a NBR 12235?

Vamos iniciar este artigo explicando o que é a NBR 12235.

Em resumo, a NBR 12235 visa garantir que a empresa atenda a uma série fundamental de condições de segurança durante o armazenamento de resíduos.

Trata-se de uma norma da ABNT que rege as regras em relação ao armazenamento de resíduos, considerado contenção temporária em área autorizada pelo órgão de controle ambiental até a reciclagem, recuperação, tratamento ou disposição final.

Esse armazenamento deve ser feito utilizando uma bacia ou pallet de contenção, uma região limitada por uma depressão no terreno ou diques, destinada a conter os resíduos provenientes de eventuais vazamentos de tanques e suas tubulações.

A NBR 12235 define os procedimentos necessários para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos, que deve ser feito de modo a não alterar a quantidade/qualidade do resíduo.

A sua adequação gera benefícios ambientais e aumento de ganhos econômico para a empresa.

Para que serve uma bacia de contenção?

Na prática, qual a importância de uma bacia de contenção?

Muitas empresas têm essa dúvida por não entenderem o que é uma bacia de contenção e não conhecerem o risco que envolve o vazamento de produtos químicos, especialmente no que diz respeito à contaminação do ecossistema da região.

Em suma, a bacia de contenção é uma ferramenta essencial na prevenção de vazamentos no setor industrial, visto que elas agem como barreiras físicas, preservando o solo e o ambiente externo.

Assim, a sempre consegue evitar tanto a contaminação do meio ambiente quanto o desperdício. Afinal, o material armazenado não precisa necessariamente ser eliminado, e a bacia de contenção permite o seu reaproveitamento seguro.

Isso ocorre, pois, as bacias de contenção são fabricadas em matéria-prima resistente e recebem um tratamento especial que as tornam impermeáveis.

Dessa forma, ela consegue evitar a proliferação de agentes biológicos (fungos e bactérias) que podem colocar em risco o produto armazenado e até mesmo os funcionários.

Para que serve um pallet de contenção?

Assim como a bacia, o pallet de contenção é utilizado para conter recipientes e produtos visando evitar vazamentos e contaminação de resíduos perigosos, tais como substâncias químicas e inflamáveis.

Os pallets de contenção são fundamentais nas empresas de fabricação de produtos químicos, bem como na indústria de segmentos relacionados a motores e peças, que costumam armazenar óleos, graxas e lubrificantes.

Fabricados em plástico resistente, podem suportar peso e impacto, além da corrosão resultante de vazamento de agentes químicos, e à ação do tempo.

A sua utilização facilita o transporte de galões e tambores que contenham produtos líquidos inflamáveis.

Dessa forma, a principal resposta para “para que serve o pallet de contenção” é: evitar que líquidos vazados entrem em contato com outros produtos, pessoas ou o solo, reduzindo o risco de contaminação.

Em caso de vazamento, o líquido fica retido no compartimento inferior, de onde poderá ser recolhido para a correta reutilização ou descarte.

Pallet de contenção: tamanhos e modelos

Quantos litros tem um pallet? Qual é o preço do pallet de contenção? Qual o melhor tipo de pallet?

Existem diferentes modelos para cada necessidade, conheça alguns deles:

Pallet de contenção para 1 tambor

Pallet de contenção de 90 litros: em polietileno rotomoldado de média densidade. Capacidade de contenção 90 litros. Peso do produto 16 kg;

Pallet de contenção de 100 litros: capacidade de contenção 100 litros. Peso do produto 15 kg, capacidade de carga 250 kg. Medida externa 850 mm x 850 mm x 250 mm (comprimento x largura x altura).

Pallet de contenção para 2 tambores

Pallet de contenção de 120 litros: capacidade de contenção 120 litros, pesa 16 kg. Capacidade de carga 600 kg. Em polietileno;

Pallet de contenção de 200 litros: capacidade de contenção 200 litros. Capacidade de carga 600 kg. Medidas externas 130 cm x 65 cm x 30 cm;

Pallet de contenção de 255 litros: capacidade de contenção 255 litros. O pallet pesa 24 kg e pode suportar até 600 kg de capacidade de carga. Medida externa 130 mm x 70 mm x 45 mm.

Pallet de contenção para 4 tambores

Pallet de contenção de 150 litros: capacidade de contenção 150 litros e peso de 36 kg. Capacidade de carga 1.200 kg. Medida externa de 1300 mm x 1340 mm x 230 mm;

Pallet de contenção de 220 litros: capacidade de contenção 220 litros e capacidade de carga 1.200 kg. O produto pesa 33 kg e suas medidas externas são de 1300 mm x 1300 mm x 230 mm;

Pallet de contenção de 420 litros (laranja): capacidade de contenção 420 litros e carga 1200 kg. Pesa 48 kg e suas medidas externas são de 1300 x 1300 x 450 mm. Disponível na cor laranja;

Pallet de contenção de 420 litros: capacidade de contenção 420 litros e carga 1200 kg. O produto pesa 48 kg e suas medidas externas são de 1300 x 1300 x 450 mm.

Pallet de contenção para IBC

Pallet de contenção de 1000 litros: capacidade de contenção 1000 litros e carga de 1.100 kg. Peso 80 kg. Disponível nas cores amarelo, laranja e preto.

Bacia de contenção: tamanhos e modelos

Quanto custa uma bacia de contenção? Mais uma vez, o preço vai depender do modelo, tamanho e utilização. Confira alguns modelos:

Bacia de contenção para 4 tambores: modelo com capacidade de contenção de até 420 litros e sua capacidade de carga é de até 1200 kg. Peso unitário 50 kg. As dimensões externas são de 1360 x 1340 x 450 mm (comprimento x largura x altura);

Bacia de contenção para IBC 1000 litros com grade: produto com capacidade de contenção até 1000 litros e capacidade de carga de até 1300 kg. Peso do produto 74 kg. Disponível na cor amarela. Sua medida externa é de 1330 x 2000 x 725 mm (comprimento x largura x altura);

Bacia de contenção para IBC 1000 litros: com capacidade de contenção de até 1000 litros e capacidade de carga de até 2000 kg. Reforçada, mais robusta e com maior densidade do que o modelo padrão. Medida externa 1330 x 2000 x 725 mm (comprimento x largura x altura).

Conclusão

Apresentamos neste artigo a importância da bacia de contenção e do pallet de contenção no armazenamento de resíduos químicos. Item obrigatório segundo a norma NBR 12235, esses produtos ajudam a preservar o meio ambiente e ainda servem como fonte de economia para a empresa.

Agora você já sabe qual a forma adequada de armazenar produtos e como armazenar produtos químicos perigosos utilizando um pallet ou bacia de contenção para produtos químicos.

Caso queira fazer orçamento para adquirir as melhores bacias de contenção ou pallets de contenção do mercado, entre em contato conosco!

Meta-decription: Você sabe qual a importância dos diques e bacias de contenção para o projeto de um tanque de armazenamento? Qual o preço do pallet de contenção? Confira as respostas a seguir!

O post <strong>Bacia de contenção ou pallet de contenção: melhores opções de armazenamento de resíduos sólidos perigosos</strong> apareceu primeiro em SeuPosto.Blog.